0 5 10 15 20 25 -30 -20 -10 0 10 20 Receiver Bias Estimation for GUAT, Weighted Mean= -13.0, Sigma= 4.4 TECU

Time in UT

TEC

0 5 10 15 20 25 0

50

100

150

200

Time in UT

Absolute Slant TEC

-150 -100 -50 0 50 100 150

-50

0

50

Longitude in Degrees

Latitude in Degrees